<html><head><meta name="color-scheme" content="light dark"></head><body><pre style="word-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;">\documentclass{../../cours}
\usepackage{../../raccourcis}
% Mise en page
\title{Notes de Cours}
\author{Pierre-Antoine Comby}
\teacher{Mohamed Abbas Turkis}
\module{424 \\ Commandes de système non linéaires}
\usepackage{multicol}
\begin{document}

\maketitle
\tableofcontents
\part{Analyse de la stabilité}
\chapter{Classification}
\subfile{chap1.tex}
\chapter{Stabilité des systèmes linéaires} %premier cours en 2019
\subfile{chap4.tex}
\chapter{Linéarisation}
\subfile{chap2.tex}
\chapter{Methode du premier harmonique}
\subfile{chap3.tex}
\chapter{Commandabilité et observabilité en non linéaire}
\subfile{chap5.tex}
\part{Outils pour la commande non linéaire}
\part{Synthèse de lois de commandes non linéaires}
%\subfile{chap2.tex}
\end{document}
</pre></body></html>