\documentclass{../../cours}
\usepackage{../../raccourcis}

% Mise en page

\author{Pierre-Antoine Comby}
\teacher{Mohamed Gabsi \& Fabien Adam \& Javier Ojeda}
\module{411}
\title{Conversion d'Énergie}
\usepackage{diagbox}
\begin{document}

\maketitle
\tableofcontents
\chapter{Machine Synchrone}
\emph{Mohamed Gabsi, beaucoup trop de figure pour se faire en \LaTeX}
\chapter{Conversion DC-AC : onduleur de tension}
\subfile{chap2.tex}
\chapter{Modélisation des alternateurs synchrones en vue de la commande}
\subfile{chap3.tex}
\chapter{Puissance à la sortie d'un alternateur synchrone et pont de diode}
%\subfile{chap4.tex}
\chapter{Onduleur de tension piloté en courant et échange de puissance dans le repère de Park}

\end{document}
